\documentclass[a4j]{jarticle}
\usepackage{suuri_abst}
%\usepackage[top=0mm, bottom=25mm, left=30mm, right=25mm]{geometry}
\topskip = 0pt
\footskip=0pt
\pagestyle{empty}
%%%%%%%%%% ここから %%%%%%%%
\title{タイトル(title)}
\author{氏名(author)}
\teacher{指導教員}
\begin{document}
\abovedisplayskip=3.5pt
\belowdisplayskip=3.5pt
\maketitle
\thispagestyle{empty}
%%%%%%%%%%% 本文 %%%%%%%%%%%%
\section{はじめに}
本文では，日本語は明朝体を，英文はTimes New Romanおよび同等のフォントを用い，10から11ptで書くこと。
両端揃えし，行間は余り小さくなりすぎないよう注意すること。
1文では改行しないこと。
段組はおこなわないこと。
なお，英数字は半角とし，必要な場合は上付きもしくは下付き，あるいは数式の挿入等を適切に行うこと。
カタカナは全角を用いること。

\section{諸定義・既知結果}
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

\section{結果・考察}
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

\end{document}